-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.28081127485
cusum  =  0.109834033611
eta  =  0.783449968291
hl_amp_ratio  =  0.314913638566
kurtosis  =  -0.317033487104
n_points  =  283
period  =  0.522380603084
period_SNR  =  41.7305116067
period_log10FAP  =  -34.1661184853
period_uncertainty  =  8.12007422745e-05
phase_cusum  =  0.247196459355
phase_eta  =  0.318299798516
phi21  =  0.738892660292
phi31  =  2.06995673185
quartile31  =  0.335
r21  =  0.444226136133
r31  =  0.318202990977
shapiro_w  =  0.913589537144
skewness  =  -0.608833970076
slope_per10  =  -0.181768505132
slope_per90  =  0.207485776875
stetson_k  =  0.712599221213
weighted_mean  =  14.7564969053
weighted_std  =  0.226887803309
