-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.378418989071
cusum  =  0.119314196096
eta  =  0.491461440696
hl_amp_ratio  =  0.190909643265
kurtosis  =  0.509467909748
n_points  =  279
period  =  0.48603680998
period_SNR  =  37.4844684703
period_log10FAP  =  -29.9542929235
period_uncertainty  =  6.76742995022e-05
phase_cusum  =  0.196594702914
phase_eta  =  0.136628912644
phi21  =  -2.44937658498
phi31  =  -4.69667177116
quartile31  =  0.35
r21  =  0.476704751467
r31  =  0.365481107936
shapiro_w  =  0.819301486015
skewness  =  -1.27259545768
slope_per10  =  -0.136977262599
slope_per90  =  0.157308951551
stetson_k  =  0.62726723287
weighted_mean  =  13.9830640955
weighted_std  =  0.318009252592
