-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.453883094346
cusum  =  0.218113385336
eta  =  0.578123714759
hl_amp_ratio  =  0.274035373233
kurtosis  =  -0.244130815482
n_points  =  261
period  =  0.512799336321
period_SNR  =  34.4188656548
period_log10FAP  =  -29.0060209911
period_uncertainty  =  8.8398440193e-05
phase_cusum  =  0.203611168522
phase_eta  =  0.0693306651965
phi21  =  0.697902748833
phi31  =  1.60407247139
quartile31  =  0.49
r21  =  0.55473173378
r31  =  0.456184276039
shapiro_w  =  0.851778209209
skewness  =  -1.00837255306
slope_per10  =  -0.14564367045
slope_per90  =  0.177970177001
stetson_k  =  0.690696594437
weighted_mean  =  12.7512992472
weighted_std  =  0.424710034095
