-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.241772039527
cusum  =  0.15318351321
eta  =  0.774883278778
hl_amp_ratio  =  0.496364620663
kurtosis  =  -0.691782588675
n_points  =  240
period  =  0.57399086129
period_SNR  =  34.2116036888
period_log10FAP  =  -28.7817718298
period_uncertainty  =  9.13416415093e-05
phase_cusum  =  0.261389557355
phase_eta  =  0.227970755277
phi21  =  4.24793209743
phi31  =  5.44190894854
quartile31  =  0.32
r21  =  0.422980330528
r31  =  0.337961681648
shapiro_w  =  0.950097501278
skewness  =  -0.30954411263
slope_per10  =  -0.19632458267
slope_per90  =  0.339899342394
stetson_k  =  0.821889996283
weighted_mean  =  14.8873265028
weighted_std  =  0.197223063076
