-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0958373729879
cusum  =  0.0869416187732
eta  =  0.745547943148
hl_amp_ratio  =  0.534159311058
kurtosis  =  -0.0905299228094
n_points  =  284
period  =  0.576900995176
period_SNR  =  32.343117917
period_log10FAP  =  -22.8204379721
period_uncertainty  =  9.52988321478e-05
phase_cusum  =  0.207707064881
phase_eta  =  0.917870012381
phi21  =  0.836679464047
phi31  =  2.1187445476
quartile31  =  0.13
r21  =  0.466682369295
r31  =  0.161289036245
shapiro_w  =  0.945943176746
skewness  =  -0.740560490797
slope_per10  =  -0.172925016995
slope_per90  =  0.170852775141
stetson_k  =  0.749014870971
weighted_mean  =  15.4145918
weighted_std  =  0.0993652380878
