-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.2882649218
cusum  =  0.106389480198
eta  =  0.66369389554
hl_amp_ratio  =  0.561583242398
kurtosis  =  -0.571903969549
n_points  =  407
period  =  0.557180276643
period_SNR  =  46.703073332
period_log10FAP  =  -50.0578772756
period_uncertainty  =  8.75849298696e-05
phase_cusum  =  0.261914031775
phase_eta  =  0.456351498914
phi21  =  -2.19667013228
phi31  =  -3.86136360477
quartile31  =  0.38
r21  =  0.499813766864
r31  =  0.281599319096
shapiro_w  =  0.944459438324
skewness  =  -0.575492876481
slope_per10  =  -0.0961435732846
slope_per90  =  0.184346663455
stetson_k  =  0.80575268336
weighted_mean  =  13.2871199671
weighted_std  =  0.250744586309
