-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.72


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.199868607771
cusum  =  0.0978747265014
eta  =  0.640096838934
hl_amp_ratio  =  1.09127895638
kurtosis  =  -1.47717763077
n_points  =  278
period  =  0.353336715639
period_SNR  =  52.1505556854
period_log10FAP  =  -48.2109952567
period_uncertainty  =  7.15024951652e-05
phase_cusum  =  0.222854106008
phase_eta  =  0.174329875954
phi21  =  -1.39175135233
phi31  =  -0.54347581335
quartile31  =  0.31
r21  =  0.150629322694
r31  =  0.0851493276271
shapiro_w  =  0.91110432148
skewness  =  -0.00727819912724
slope_per10  =  -0.124299708461
slope_per90  =  0.154260507475
stetson_k  =  0.890029055145
weighted_mean  =  14.5093140209
weighted_std  =  0.152287349221
