-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0169174721019
cusum  =  0.166375144848
eta  =  1.68723788358
hl_amp_ratio  =  1.46329472438
kurtosis  =  2.5619876651
n_points  =  201
period  =  0.191499348741
period_SNR  =  10.540390281
period_log10FAP  =  -0.546408266317
period_uncertainty  =  1.83077772831e-05
phase_cusum  =  0.13279282095
phase_eta  =  1.86849543907
phi21  =  -2.85846242832
phi31  =  -4.15290022799
quartile31  =  0.04
r21  =  0.30313823145
r31  =  0.203475818008
shapiro_w  =  0.935126423836
skewness  =  0.907764725263
slope_per10  =  -0.14827242439
slope_per90  =  0.0954812199228
stetson_k  =  0.740001894066
weighted_mean  =  14.8490812941
weighted_std  =  0.0322055607498
