-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.343532249614
cusum  =  0.119023374059
eta  =  0.603056460966
hl_amp_ratio  =  0.374183042623
kurtosis  =  -1.12380351043
n_points  =  337
period  =  0.587641136031
period_SNR  =  35.4657069874
period_log10FAP  =  -37.6770717411
period_uncertainty  =  9.77772298916e-05
phase_cusum  =  0.244491202818
phase_eta  =  0.114793444639
phi21  =  0.905538537569
phi31  =  -1.00570041227
quartile31  =  0.58
r21  =  0.600337200321
r31  =  0.405241799019
shapiro_w  =  0.90595805645
skewness  =  -0.501835715436
slope_per10  =  -0.13868960458
slope_per90  =  0.275999982841
stetson_k  =  0.783392759819
weighted_mean  =  13.7547315363
weighted_std  =  0.33370172919
