-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.49


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.396325707638
cusum  =  0.169930869545
eta  =  0.678265287759
hl_amp_ratio  =  0.362962665448
kurtosis  =  4.28793549636
n_points  =  99
period  =  11.9109789857
period_SNR  =  10.3603363098
period_log10FAP  =  -5.84602746856
period_uncertainty  =  0.0424790464628
phase_cusum  =  0.242604736642
phase_eta  =  0.416703184405
phi21  =  2.52220417248
phi31  =  4.99552438581
quartile31  =  0.25
r21  =  0.490487589622
r31  =  0.428975073859
shapiro_w  =  0.789304971695
skewness  =  -1.98234957367
slope_per10  =  -3.09634652731
slope_per90  =  1.47117452687
stetson_k  =  0.652846231025
weighted_mean  =  10.8113131313
weighted_std  =  0.238109755122
