-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.239206604586
cusum  =  0.102054373675
eta  =  0.600854402639
hl_amp_ratio  =  0.374455972947
kurtosis  =  -0.73089290854
n_points  =  473
period  =  0.554946297683
period_SNR  =  57.4623737454
period_log10FAP  =  -62.2039292683
period_uncertainty  =  9.8920911821e-05
phase_cusum  =  0.241059047815
phase_eta  =  0.0672225163814
phi21  =  -2.30942022002
phi31  =  -1.17684610105
quartile31  =  0.34
r21  =  0.550394051037
r31  =  0.369776316999
shapiro_w  =  0.909492909908
skewness  =  -0.693569619383
slope_per10  =  -0.116042566202
slope_per90  =  0.126618705366
stetson_k  =  0.745902467123
weighted_mean  =  16.4626101994
weighted_std  =  0.224861140772
