-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.25


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.132736080876
cusum  =  0.118371729197
eta  =  0.704697692649
hl_amp_ratio  =  1.92933666365
kurtosis  =  -1.09332580871
n_points  =  289
period  =  0.454924464658
period_SNR  =  26.7684844665
period_log10FAP  =  -20.6904038152
period_uncertainty  =  7.11338175564e-05
phase_cusum  =  0.197051382184
phase_eta  =  1.06168990418
phi21  =  2.30421331245
phi31  =  2.79710470902
quartile31  =  0.23
r21  =  0.24218888484
r31  =  0.131808839028
shapiro_w  =  0.918338358402
skewness  =  0.463051586965
slope_per10  =  -0.0697548971866
slope_per90  =  0.09575656952
stetson_k  =  0.828740105779
weighted_mean  =  14.5198842371
weighted_std  =  0.127237839228
