-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.395264994931
cusum  =  0.146946979216
eta  =  1.15995024778
hl_amp_ratio  =  0.731165506231
kurtosis  =  -0.849021271033
n_points  =  339
period  =  0.566727780208
period_SNR  =  29.5964870182
period_log10FAP  =  -18.6691264024
period_uncertainty  =  9.11548276209e-05
phase_cusum  =  0.191400578794
phase_eta  =  1.15855298542
phi21  =  0.628410155476
phi31  =  1.43182176392
quartile31  =  0.77
r21  =  0.364676636236
r31  =  0.0961784623923
shapiro_w  =  0.957447290421
skewness  =  -0.390955325081
slope_per10  =  -0.0644799964502
slope_per90  =  0.0507081330083
stetson_k  =  0.815542208009
weighted_mean  =  16.2600861296
weighted_std  =  0.482393577448
