-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.300381852629
cusum  =  0.119192483626
eta  =  0.554239499696
hl_amp_ratio  =  0.318066678365
kurtosis  =  -0.489012452521
n_points  =  389
period  =  0.55443985992
period_SNR  =  50.7561771931
period_log10FAP  =  -55.2332246494
period_uncertainty  =  8.55405876001e-05
phase_cusum  =  0.221181239039
phase_eta  =  0.101756968428
phi21  =  0.712064780568
phi31  =  1.68837482323
quartile31  =  0.38
r21  =  0.425597369061
r31  =  0.323469453617
shapiro_w  =  0.889882564545
skewness  =  -0.815595482324
slope_per10  =  -0.119797099021
slope_per90  =  0.216728609677
stetson_k  =  0.746415693047
weighted_mean  =  15.6247031358
weighted_std  =  0.249116690123
