-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.340077221384
cusum  =  0.150202082403
eta  =  0.697016773538
hl_amp_ratio  =  0.175942018509
kurtosis  =  1.60064579778
n_points  =  265
period  =  0.469919590369
period_SNR  =  34.3119371997
period_log10FAP  =  -28.25440185
period_uncertainty  =  6.12225230635e-05
phase_cusum  =  0.233473915354
phase_eta  =  0.231444305772
phi21  =  3.86955521184
phi31  =  4.72945454592
quartile31  =  0.29
r21  =  0.391454461805
r31  =  0.254301478434
shapiro_w  =  0.791354417801
skewness  =  -1.52968599666
slope_per10  =  -0.122166605282
slope_per90  =  0.131855489296
stetson_k  =  0.593387257988
weighted_mean  =  15.9928579173
weighted_std  =  0.238490419004
