-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0958864771886
cusum  =  0.152015201668
eta  =  0.845950800558
hl_amp_ratio  =  1.33194246983
kurtosis  =  -0.939974521896
n_points  =  434
period  =  0.355477405277
period_SNR  =  28.3499785225
period_log10FAP  =  -26.1587880018
period_uncertainty  =  5.00410627287e-05
phase_cusum  =  0.220168143402
phase_eta  =  1.39084039803
phi21  =  -1.58169729429
phi31  =  0.0164978028722
quartile31  =  0.2
r21  =  0.0896626174439
r31  =  0.174560680163
shapiro_w  =  0.973996520042
skewness  =  0.167897388331
slope_per10  =  -0.0402512147165
slope_per90  =  0.0356197682912
stetson_k  =  0.849230360069
weighted_mean  =  15.869852884
weighted_std  =  0.115465845885
