-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.373907633534
cusum  =  0.113307528604
eta  =  0.570044627233
hl_amp_ratio  =  0.395770353681
kurtosis  =  0.00151745814865
n_points  =  333
period  =  0.55222498426
period_SNR  =  43.3582448711
period_log10FAP  =  -43.1502526959
period_uncertainty  =  8.52093872489e-05
phase_cusum  =  0.21842459255
phase_eta  =  0.16569096454
phi21  =  -2.22068119887
phi31  =  -4.30454771056
quartile31  =  0.48
r21  =  0.556865820192
r31  =  0.254288627541
shapiro_w  =  0.906859576702
skewness  =  -0.911148817859
slope_per10  =  -0.113420960448
slope_per90  =  0.21751885421
stetson_k  =  0.739396352574
weighted_mean  =  13.0213638677
weighted_std  =  0.313121479596
