-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.269873564182
cusum  =  0.082438146102
eta  =  0.629324358165
hl_amp_ratio  =  1.36942981158
kurtosis  =  -1.11592173381
n_points  =  331
period  =  0.561637438744
period_SNR  =  38.2601773141
period_log10FAP  =  -38.5429899255
period_uncertainty  =  8.95867818005e-05
phase_cusum  =  0.261055095176
phase_eta  =  0.462053562673
phi21  =  1.04626641896
phi31  =  -0.673554537842
quartile31  =  0.395
r21  =  0.360966373257
r31  =  0.275224096262
shapiro_w  =  0.96060949564
skewness  =  -0.0165162411554
slope_per10  =  -0.0955405517081
slope_per90  =  0.122992180792
stetson_k  =  0.863353523809
weighted_mean  =  17.0811369574
weighted_std  =  0.243243396564
