-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.32510010496
cusum  =  0.101285689039
eta  =  0.466622955718
hl_amp_ratio  =  0.299407430624
kurtosis  =  0.0521556561102
n_points  =  379
period  =  0.496913316741
period_SNR  =  47.7002371227
period_log10FAP  =  -49.3154222968
period_uncertainty  =  8.24478729751e-05
phase_cusum  =  0.213497013926
phase_eta  =  0.0947315093184
phi21  =  0.895467604686
phi31  =  1.81992010355
quartile31  =  0.355
r21  =  0.500754319451
r31  =  0.298462337581
shapiro_w  =  0.884778559208
skewness  =  -1.00273415129
slope_per10  =  -0.11359638857
slope_per90  =  0.16323691804
stetson_k  =  0.718584591938
weighted_mean  =  15.5559252205
weighted_std  =  0.268150506678
