-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.49


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.439642291519
cusum  =  0.16553331874
eta  =  0.909046500323
hl_amp_ratio  =  0.441855944548
kurtosis  =  0.252852702857
n_points  =  115
period  =  0.409128175753
period_SNR  =  10.5728940908
period_log10FAP  =  -7.73668555662
period_uncertainty  =  4.51915544277e-05
phase_cusum  =  0.260621897079
phase_eta  =  0.469911436477
phi21  =  2.8537471708
phi31  =  0.798956541999
quartile31  =  0.445
r21  =  0.250764264179
r31  =  0.264591680425
shapiro_w  =  0.91063785553
skewness  =  -0.545510376835
slope_per10  =  -0.179194032555
slope_per90  =  0.317150005139
stetson_k  =  0.733425575444
weighted_mean  =  12.5237117904
weighted_std  =  0.395102910579
