-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.357538701096
cusum  =  0.132856082308
eta  =  0.683666789198
hl_amp_ratio  =  0.288937630948
kurtosis  =  0.0454374446422
n_points  =  280
period  =  0.480127514441
period_SNR  =  41.7911572419
period_log10FAP  =  -35.0385630029
period_uncertainty  =  6.60314010287e-05
phase_cusum  =  0.197848126324
phase_eta  =  0.167580304769
phi21  =  -2.39265730856
phi31  =  -1.28579199616
quartile31  =  0.3525
r21  =  0.483714372823
r31  =  0.26067402934
shapiro_w  =  0.87837600708
skewness  =  -1.03421117888
slope_per10  =  -0.110993858139
slope_per90  =  0.119970607442
stetson_k  =  0.679407120035
weighted_mean  =  14.4847929857
weighted_std  =  0.272851248626
