-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.536237083494
cusum  =  0.119228533685
eta  =  0.608799566599
hl_amp_ratio  =  0.3993152444
kurtosis  =  -0.383223170239
n_points  =  340
period  =  0.496728509035
period_SNR  =  46.104066479
period_log10FAP  =  -47.4007363424
period_uncertainty  =  8.13553293159e-05
phase_cusum  =  0.257683948426
phase_eta  =  0.12500221266
phi21  =  -2.23783722604
phi31  =  -1.24687090602
quartile31  =  0.5925
r21  =  0.387001860257
r31  =  0.248788011929
shapiro_w  =  0.908433139324
skewness  =  -0.676999583088
slope_per10  =  -0.0903497456264
slope_per90  =  0.118515051989
stetson_k  =  0.758130084272
weighted_mean  =  12.52922223
weighted_std  =  0.401042280973
