-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.439572042215
cusum  =  0.195778647523
eta  =  0.531467132246
hl_amp_ratio  =  0.518802334111
kurtosis  =  -0.29673839797
n_points  =  292
period  =  0.546731622836
period_SNR  =  29.129045449
period_log10FAP  =  -24.8722494214
period_uncertainty  =  8.30192594353e-05
phase_cusum  =  0.238315541048
phase_eta  =  0.460656122273
phi21  =  4.14376003247
phi31  =  2.42011861079
quartile31  =  0.655
r21  =  0.52829746946
r31  =  0.381949565297
shapiro_w  =  0.945660531521
skewness  =  -0.686706915091
slope_per10  =  -0.0459042770858
slope_per90  =  0.175294715688
stetson_k  =  0.761851856042
weighted_mean  =  11.9879479769
weighted_std  =  0.443388303911
