-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.318047952105
cusum  =  0.152929854879
eta  =  0.578366581357
hl_amp_ratio  =  0.485310750749
kurtosis  =  -0.88922063239
n_points  =  407
period  =  0.521613819424
period_SNR  =  49.5936330936
period_log10FAP  =  -55.1795482914
period_uncertainty  =  9.13882792914e-05
phase_cusum  =  0.200972308604
phase_eta  =  0.342911815335
phi21  =  -2.27018995951
phi31  =  -1.32710010663
quartile31  =  0.5
r21  =  0.35795613871
r31  =  0.250873095103
shapiro_w  =  0.908379435539
skewness  =  -0.600568805564
slope_per10  =  -0.0742382611225
slope_per90  =  0.0858558579336
stetson_k  =  0.798096004031
weighted_mean  =  16.5862811969
weighted_std  =  0.305984628963
