-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.5


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.904836435741
cusum  =  0.211488540199
eta  =  1.6789831846
hl_amp_ratio  =  0.666185395473
kurtosis  =  -1.25419987602
n_points  =  28
period  =  1.32922689252
period_SNR  =  8.15388338153
period_log10FAP  =  -0.0134946833168
period_uncertainty  =  0.000665278873172
phase_cusum  =  0.401257179066
phase_eta  =  1.03183666214
phi21  =  -0.233454509866
phi31  =  -3.18640534187
quartile31  =  1.1325
r21  =  0.200738088985
r31  =  0.0971565600236
shapiro_w  =  0.903601288795
skewness  =  0.017230301044
slope_per10  =  -0.483088946172
slope_per90  =  0.454900008626
stetson_k  =  0.90951026047
weighted_mean  =  11.5336123348
weighted_std  =  0.579130891771
