-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.3


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0517579453613
cusum  =  0.20731183432
eta  =  0.732033970018
hl_amp_ratio  =  0.951533476687
kurtosis  =  0.743181975142
n_points  =  227
period  =  1630.107222
period_SNR  =  21.3624748354
period_log10FAP  =  -12.3901783105
period_uncertainty  =  905.615123333
phase_cusum  =  0.214264718646
phase_eta  =  0.737128711934
phi21  =  -1.96482650643
phi31  =  -4.54763323871
quartile31  =  0.06
r21  =  0.327607005055
r31  =  0.367772355272
shapiro_w  =  0.982145130634
skewness  =  -0.329637959912
slope_per10  =  -530.79496
slope_per90  =  443.583224998
stetson_k  =  0.758139098488
weighted_mean  =  12.2881341557
weighted_std  =  0.0574482077556
