-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.307121978501
cusum  =  0.15147978957
eta  =  0.576516483754
hl_amp_ratio  =  0.526310418512
kurtosis  =  -0.678133860284
n_points  =  345
period  =  0.529381125972
period_SNR  =  43.0761884234
period_log10FAP  =  -46.4380215104
period_uncertainty  =  7.79831973661e-05
phase_cusum  =  0.252290505954
phase_eta  =  0.141201420984
phi21  =  0.814545750056
phi31  =  1.90809564808
quartile31  =  0.4
r21  =  0.441912715112
r31  =  0.324157301287
shapiro_w  =  0.926506280899
skewness  =  -0.635964568314
slope_per10  =  -0.0839819125405
slope_per90  =  0.152818908134
stetson_k  =  0.806825587831
weighted_mean  =  16.3962806455
weighted_std  =  0.257299538886
