-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.383947988337
cusum  =  0.141191534391
eta  =  0.581433946482
hl_amp_ratio  =  0.46168487013
kurtosis  =  -0.681841014331
n_points  =  448
period  =  0.490344219662
period_SNR  =  51.0350520375
period_log10FAP  =  -62.1953767592
period_uncertainty  =  7.53216945057e-05
phase_cusum  =  0.251679283317
phase_eta  =  0.172270143534
phi21  =  3.95650923573
phi31  =  4.95916587345
quartile31  =  0.5325
r21  =  0.505148698812
r31  =  0.312449411063
shapiro_w  =  0.921023905277
skewness  =  -0.663463853754
slope_per10  =  -0.0558793801851
slope_per90  =  0.0540061819637
stetson_k  =  0.765694317578
weighted_mean  =  16.3186880338
weighted_std  =  0.345834796428
