-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.373143222311
cusum  =  0.154262176265
eta  =  0.528882907158
hl_amp_ratio  =  0.269567195455
kurtosis  =  0.184512280705
n_points  =  381
period  =  0.483151735857
period_SNR  =  50.2250656169
period_log10FAP  =  -53.3769310236
period_uncertainty  =  7.79444636102e-05
phase_cusum  =  0.236534814611
phase_eta  =  0.170887712125
phi21  =  0.664121600022
phi31  =  1.5486125481
quartile31  =  0.33
r21  =  0.408771660133
r31  =  0.230806877928
shapiro_w  =  0.849573671818
skewness  =  -1.12972311501
slope_per10  =  -0.0922284129715
slope_per90  =  0.12538152009
stetson_k  =  0.671883686501
weighted_mean  =  16.5104486711
weighted_std  =  0.298939160946
