-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.280566781625
cusum  =  0.108923077521
eta  =  0.440079842035
hl_amp_ratio  =  0.331696634004
kurtosis  =  -0.648319226257
n_points  =  352
period  =  0.498361490078
period_SNR  =  44.6802859529
period_log10FAP  =  -39.2790529971
period_uncertainty  =  7.10523951813e-05
phase_cusum  =  0.306768567304
phase_eta  =  0.308105972362
phi21  =  0.811369134086
phi31  =  1.93712888042
quartile31  =  0.43
r21  =  0.464612679584
r31  =  0.348523350409
shapiro_w  =  0.909163475037
skewness  =  -0.719874302146
slope_per10  =  -0.0851007564898
slope_per90  =  0.115617616008
stetson_k  =  0.737501408514
weighted_mean  =  15.3338649961
weighted_std  =  0.283211640112
