-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.34


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.111021357334
cusum  =  0.112044106573
eta  =  0.886493234134
hl_amp_ratio  =  1.37807722845
kurtosis  =  -1.01763434259
n_points  =  189
period  =  0.291732734539
period_SNR  =  32.0132033931
period_log10FAP  =  -24.1310965704
period_uncertainty  =  2.42900100313e-05
phase_cusum  =  0.253799233716
phase_eta  =  0.560895762866
phi21  =  -2.46003717998
phi31  =  -3.65945849729
quartile31  =  0.16
r21  =  0.0377933348457
r31  =  0.0418140623498
shapiro_w  =  0.96704107523
skewness  =  0.154501495853
slope_per10  =  -0.121371169535
slope_per90  =  0.127033097333
stetson_k  =  0.841916380934
weighted_mean  =  14.7085040044
weighted_std  =  0.0980180714713
