-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.354236201841
cusum  =  0.160487637511
eta  =  0.433341609816
hl_amp_ratio  =  0.293494398795
kurtosis  =  -0.0503767464549
n_points  =  307
period  =  0.52213880321
period_SNR  =  36.3901577477
period_log10FAP  =  -37.1714824448
period_uncertainty  =  7.59143375698e-05
phase_cusum  =  0.211513169528
phase_eta  =  0.210235955961
phi21  =  -2.45580049434
phi31  =  -1.52368260179
quartile31  =  0.35
r21  =  0.43207911037
r31  =  0.355464188166
shapiro_w  =  0.848331451416
skewness  =  -1.06589546362
slope_per10  =  -0.144473439561
slope_per90  =  0.271110953828
stetson_k  =  0.709603844798
weighted_mean  =  15.309401897
weighted_std  =  0.290919456431
