-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.79


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.243983832501
cusum  =  0.0757590564846
eta  =  0.591991548512
hl_amp_ratio  =  1.05496783523
kurtosis  =  -1.47963656961
n_points  =  342
period  =  0.322430494847
period_SNR  =  57.1643770155
period_log10FAP  =  -63.3490702324
period_uncertainty  =  2.8947649334e-05
phase_cusum  =  0.27838978438
phase_eta  =  0.0667369767243
phi21  =  -1.79944101701
phi31  =  -3.68233475486
quartile31  =  0.39
r21  =  0.215003141572
r31  =  0.0796301182097
shapiro_w  =  0.902501404285
skewness  =  -0.0933557318492
slope_per10  =  -0.118805012279
slope_per90  =  0.161118299791
stetson_k  =  0.897182272391
weighted_mean  =  13.0752880859
weighted_std  =  0.187867387504
