-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.357868467955
cusum  =  0.100304320507
eta  =  0.663110631036
hl_amp_ratio  =  0.536673327022
kurtosis  =  -1.12839703292
n_points  =  265
period  =  0.512477236674
period_SNR  =  34.7776254699
period_log10FAP  =  -32.8432649801
period_uncertainty  =  7.43884989607e-05
phase_cusum  =  0.252937702047
phase_eta  =  0.317799936498
phi21  =  -2.53478597306
phi31  =  -4.34297566723
quartile31  =  0.6
r21  =  0.417384767188
r31  =  0.248416268409
shapiro_w  =  0.922304153442
skewness  =  -0.314426136705
slope_per10  =  -0.076886269696
slope_per90  =  0.210666656494
stetson_k  =  0.833900083193
weighted_mean  =  14.64741581
weighted_std  =  0.341457913814
