-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.353671736437
cusum  =  0.201714468717
eta  =  0.708306133607
hl_amp_ratio  =  0.458945865012
kurtosis  =  -0.764056804183
n_points  =  273
period  =  0.4720494009
period_SNR  =  35.3415035013
period_log10FAP  =  -24.1276705725
period_uncertainty  =  7.58190512491e-05
phase_cusum  =  0.375066773189
phase_eta  =  0.683853616536
phi21  =  -2.6025535322
phi31  =  -1.58395665776
quartile31  =  0.63
r21  =  0.40876343099
r31  =  0.370470711084
shapiro_w  =  0.929053962231
skewness  =  -0.592730656929
slope_per10  =  -0.0612512064073
slope_per90  =  0.0656982259188
stetson_k  =  0.726508345555
weighted_mean  =  16.7854757823
weighted_std  =  0.389454117148
