-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.180374109325
cusum  =  0.13486938913
eta  =  0.546408518216
hl_amp_ratio  =  1.24182884408
kurtosis  =  -0.939991557007
n_points  =  257
period  =  0.371015506063
period_SNR  =  39.3797167634
period_log10FAP  =  -33.892582703
period_uncertainty  =  7.10394788394e-05
phase_cusum  =  0.309445981847
phase_eta  =  0.46332827228
phi21  =  -1.19856170086
phi31  =  1.07032369766
quartile31  =  0.26
r21  =  0.170687205464
r31  =  0.0718784934149
shapiro_w  =  0.971459805965
skewness  =  -0.0055686910607
slope_per10  =  -0.0968329238859
slope_per90  =  0.086284956175
stetson_k  =  0.836666933028
weighted_mean  =  13.3145006877
weighted_std  =  0.152649989745
