-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.281380719625
cusum  =  0.109239687325
eta  =  0.599272068702
hl_amp_ratio  =  0.440694290497
kurtosis  =  -1.1683084943
n_points  =  398
period  =  0.561347112689
period_SNR  =  50.5073425465
period_log10FAP  =  -56.5201784527
period_uncertainty  =  8.82066508477e-05
phase_cusum  =  0.234529752294
phase_eta  =  0.244143675111
phi21  =  1.03625641356
phi31  =  2.4180464774
quartile31  =  0.4175
r21  =  0.374841898833
r31  =  0.24417619787
shapiro_w  =  0.907011449337
skewness  =  -0.457139405071
slope_per10  =  -0.123454230059
slope_per90  =  0.130939352457
stetson_k  =  0.816841091792
weighted_mean  =  15.5585390162
weighted_std  =  0.23551781038
