-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.396896179662
cusum  =  0.119727757084
eta  =  0.596842595736
hl_amp_ratio  =  0.511662830107
kurtosis  =  -1.10277136227
n_points  =  290
period  =  0.462171215575
period_SNR  =  39.9244907419
period_log10FAP  =  -41.5170108593
period_uncertainty  =  6.0956373423e-05
phase_cusum  =  0.28113572197
phase_eta  =  0.0596026769129
phi21  =  -2.46454003362
phi31  =  -4.74443238264
quartile31  =  0.6175
r21  =  0.44586117941
r31  =  0.313201513822
shapiro_w  =  0.879670858383
skewness  =  -0.553568832963
slope_per10  =  -0.140390306408
slope_per90  =  0.171708143588
stetson_k  =  0.836094717659
weighted_mean  =  15.2220869045
weighted_std  =  0.352521781681
