-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.33459345078
cusum  =  0.124705651467
eta  =  0.630634990497
hl_amp_ratio  =  0.359062774371
kurtosis  =  -0.964708931314
n_points  =  301
period  =  0.554334678554
period_SNR  =  37.1603519773
period_log10FAP  =  -38.7195295013
period_uncertainty  =  8.55085289097e-05
phase_cusum  =  0.271786411281
phase_eta  =  0.149747789163
phi21  =  0.941936055134
phi31  =  -1.15559433123
quartile31  =  0.56
r21  =  0.569016340684
r31  =  0.333901534473
shapiro_w  =  0.892236411572
skewness  =  -0.638330119746
slope_per10  =  -0.143547465833
slope_per90  =  0.324973779235
stetson_k  =  0.748354966864
weighted_mean  =  13.6449952038
weighted_std  =  0.32606558384
