-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.45


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.213743608521
cusum  =  0.105812698149
eta  =  0.705388391838
hl_amp_ratio  =  1.98258914754
kurtosis  =  -1.33279454383
n_points  =  329
period  =  0.354364465723
period_SNR  =  54.6232185988
period_log10FAP  =  -57.4926762535
period_uncertainty  =  3.56403094866e-05
phase_cusum  =  0.262987696915
phase_eta  =  0.173889503542
phi21  =  1.55975086358
phi31  =  3.20428663076
quartile31  =  0.32
r21  =  0.131918973758
r31  =  0.061466374383
shapiro_w  =  0.899270713329
skewness  =  0.358848623148
slope_per10  =  -0.153138306308
slope_per90  =  0.0989596085135
stetson_k  =  0.857969899885
weighted_mean  =  15.7160783473
weighted_std  =  0.161020479399
