-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.76


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.210755251466
cusum  =  0.14998774246
eta  =  0.511830199032
hl_amp_ratio  =  0.830172219326
kurtosis  =  -1.53190348864
n_points  =  367
period  =  0.310146894957
period_SNR  =  60.183251218
period_log10FAP  =  -69.1190947769
period_uncertainty  =  2.67644888828e-05
phase_cusum  =  0.317000183913
phase_eta  =  0.0845131593457
phi21  =  -1.87014563201
phi31  =  -0.141310335072
quartile31  =  0.32
r21  =  0.128504599234
r31  =  0.083807719722
shapiro_w  =  0.897217571735
skewness  =  -0.0928467480255
slope_per10  =  -0.128941137873
slope_per90  =  0.110324600461
stetson_k  =  0.906019763213
weighted_mean  =  14.2972978163
weighted_std  =  0.155225422042
