-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.352465080448
cusum  =  0.0740864497841
eta  =  0.50192522988
hl_amp_ratio  =  0.375871251287
kurtosis  =  0.0707416574856
n_points  =  437
period  =  0.466312546352
period_SNR  =  54.9066670431
period_log10FAP  =  -60.5646094431
period_uncertainty  =  6.05474906381e-05
phase_cusum  =  0.208454294944
phase_eta  =  0.265246863134
phi21  =  0.454863042668
phi31  =  -2.03287404212
quartile31  =  0.34
r21  =  0.397648886769
r31  =  0.231251139542
shapiro_w  =  0.881142199039
skewness  =  -1.02543692684
slope_per10  =  -0.0570133849126
slope_per90  =  0.0937934288172
stetson_k  =  0.727417489178
weighted_mean  =  14.0161375954
weighted_std  =  0.273261146365
