-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.345845331008
cusum  =  0.116792341638
eta  =  0.657486780282
hl_amp_ratio  =  0.298313674888
kurtosis  =  -0.0619751119021
n_points  =  369
period  =  0.479731409672
period_SNR  =  53.308658914
period_log10FAP  =  -44.6977874097
period_uncertainty  =  6.58392921534e-05
phase_cusum  =  0.233880472115
phase_eta  =  0.309245423404
phi21  =  -2.35043056606
phi31  =  -1.33176588513
quartile31  =  0.42
r21  =  0.492694941929
r31  =  0.331508174858
shapiro_w  =  0.864146113396
skewness  =  -1.02277194753
slope_per10  =  -0.0820161774708
slope_per90  =  0.110031971125
stetson_k  =  0.705326015191
weighted_mean  =  13.9325167073
weighted_std  =  0.308119190166
