-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.342831142143
cusum  =  0.110920372424
eta  =  0.725548415269
hl_amp_ratio  =  0.375147599721
kurtosis  =  -0.572580624983
n_points  =  153
period  =  0.618546677023
period_SNR  =  24.395386645
period_log10FAP  =  -17.8115751165
period_uncertainty  =  8.73530136082e-05
phase_cusum  =  0.349324573094
phase_eta  =  0.185307320085
phi21  =  -2.23609274278
phi31  =  -4.48946862957
quartile31  =  0.44
r21  =  0.523586987011
r31  =  0.262527948231
shapiro_w  =  0.90101224184
skewness  =  -0.769220406074
slope_per10  =  -0.292277449023
slope_per90  =  0.287899997396
stetson_k  =  0.716881273265
weighted_mean  =  13.7734485244
weighted_std  =  0.315796845821
