-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.27219099573
cusum  =  0.146790299145
eta  =  0.490586378522
hl_amp_ratio  =  0.448530925105
kurtosis  =  -0.474695017353
n_points  =  481
period  =  0.564302361898
period_SNR  =  54.108800932
period_log10FAP  =  -65.2131922357
period_uncertainty  =  9.99118944029e-05
phase_cusum  =  0.241927041414
phase_eta  =  0.0797935681523
phi21  =  -2.32309320399
phi31  =  -4.24051421094
quartile31  =  0.34
r21  =  0.495366602457
r31  =  0.329323687736
shapiro_w  =  0.918721556664
skewness  =  -0.729945438572
slope_per10  =  -0.109032805427
slope_per90  =  0.227270566458
stetson_k  =  0.765288771917
weighted_mean  =  14.7510654921
weighted_std  =  0.228324148816
