-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.339775901477
cusum  =  0.123486173677
eta  =  0.710382340281
hl_amp_ratio  =  0.448141586048
kurtosis  =  -0.381884128403
n_points  =  284
period  =  0.502917896873
period_SNR  =  41.2044307343
period_log10FAP  =  -38.1919420156
period_uncertainty  =  7.61765992049e-05
phase_cusum  =  0.241311761158
phase_eta  =  0.358291872598
phi21  =  0.658130132788
phi31  =  1.45394463502
quartile31  =  0.4625
r21  =  0.38751059741
r31  =  0.102475598281
shapiro_w  =  0.915029168129
skewness  =  -0.78628530859
slope_per10  =  -0.0681153518271
slope_per90  =  0.126857063178
stetson_k  =  0.77067472564
weighted_mean  =  13.0479130967
weighted_std  =  0.291865212242
