-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.297284633461
cusum  =  0.143164875046
eta  =  0.619652784678
hl_amp_ratio  =  0.349211655703
kurtosis  =  -0.766414443591
n_points  =  406
period  =  0.562291537324
period_SNR  =  48.9891817226
period_log10FAP  =  -51.5124225966
period_uncertainty  =  9.03773227579e-05
phase_cusum  =  0.282249110011
phase_eta  =  0.515392164619
phi21  =  0.781798815624
phi31  =  2.17726621381
quartile31  =  0.45
r21  =  0.374010777564
r31  =  0.223411386459
shapiro_w  =  0.91880261898
skewness  =  -0.45306564522
slope_per10  =  -0.0724137047059
slope_per90  =  0.0826417523476
stetson_k  =  0.741605177659
weighted_mean  =  17.0328215926
weighted_std  =  0.282610514595
