-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.199215961431
cusum  =  0.149934975021
eta  =  0.632205784017
hl_amp_ratio  =  0.775177138071
kurtosis  =  -1.46605181918
n_points  =  267
period  =  0.302264472691
period_SNR  =  40.2395763831
period_log10FAP  =  -35.1927146356
period_uncertainty  =  4.18779367711e-05
phase_cusum  =  0.232085165127
phase_eta  =  0.730426871436
phi21  =  -1.59535023576
phi31  =  -1.22525380974
quartile31  =  0.34
r21  =  0.0738213610736
r31  =  0.0414198445761
shapiro_w  =  0.910670340061
skewness  =  -0.101864410538
slope_per10  =  -0.0723019526906
slope_per90  =  0.0750017839579
stetson_k  =  0.881295308171
weighted_mean  =  14.7419989387
weighted_std  =  0.173160406361
