-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.289341015655
cusum  =  0.0873990957306
eta  =  0.504290012675
hl_amp_ratio  =  0.253624333649
kurtosis  =  -0.554496082137
n_points  =  666
period  =  0.568561748082
period_SNR  =  76.7493177128
period_log10FAP  =  -100.060047648
period_uncertainty  =  8.86825806963e-05
phase_cusum  =  0.246780032555
phase_eta  =  0.16093121522
phi21  =  0.855616570163
phi31  =  1.75523089784
quartile31  =  0.37
r21  =  0.389094490821
r31  =  0.302967107208
shapiro_w  =  0.871629536152
skewness  =  -0.832281730102
slope_per10  =  -0.0845097123201
slope_per90  =  0.0734947945672
stetson_k  =  0.735541788371
weighted_mean  =  13.7716737981
weighted_std  =  0.241424462859
