-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.355902787728
cusum  =  0.157672140358
eta  =  0.525423958282
hl_amp_ratio  =  0.229850806879
kurtosis  =  0.00465668688241
n_points  =  261
period  =  0.508444349643
period_SNR  =  33.7894159564
period_log10FAP  =  -34.3939639281
period_uncertainty  =  8.85328861325e-05
phase_cusum  =  0.268336343169
phase_eta  =  0.108180849801
phi21  =  0.700619721121
phi31  =  1.6819819398
quartile31  =  0.41
r21  =  0.475777945379
r31  =  0.266105725928
shapiro_w  =  0.852164149284
skewness  =  -1.06815815638
slope_per10  =  -0.151807342904
slope_per90  =  0.229540186137
stetson_k  =  0.682213796425
weighted_mean  =  15.5971656417
weighted_std  =  0.295014823541
